#	$Id: hlozenge.def 12822 2014-01-31 23:39:56Z remko $
#
#	Definition file for a horizontal lozenge; a narrow diamond-like symbol.
#
0	0.25	M
0.5	0	D
0	-0.25	D
-0.5	0	D
